en	Multi-factor Authentication Overview
de	Multi-Faktor-Authentifizierung Übersicht

en	Active
de	Aktiv

en	Locked
de	Gesperrt

en	Default provider
de	Standard-Provider

en	Unlock %s
de	Entsperre %s

en	Unlock
de	Entsperren

en	Edit %s
de	%s bearbeiten

en	Edit / Change
de	Bearbeiten / Ändern

en	Deactivate %s
de	%s deaktivieren

en	Deactivate
de	Deaktivieren

en	Setup %s
de	%s einrichten

en	Setup
de	Einrichten

en	Multi-factor authentication required
de	Multi-Faktor-Authentifizierung erforderlich

en	Your installation requires MFA. Therefore please setup one of the following providers to be able to continue to use the backend.
de	Ihre Installation benötigt Multi-Faktor-Authentifizierung. Richten Sie daher bitte einen der folgenden Provider ein, um mit der Verwendung des Backends fortfahren zu können.

en	No multi-factor authentication providers
de	Keine Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider

en	There are currently no multi-factor authentication providers available.
de	Momentan sind keine Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider verfügbar.

en	You are required to setup MFA but there are no providers to activate available. You should contact your administrator to solve this.
de	Sie müssen die Multi-Faktor-Authentifizierung einrichten, es sind jedoch keine aktivierungsfähigen Provider verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator für eine Lösung dieses Problems.

en	Selected MFA provider was not found!
de	Der ausgewählte Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider wurde nicht gefunden!

en	Selected MFA provider has to be active to perform this action!
de	Der ausgewählte Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider muss aktiv sein, um diese Aktion durchführen zu können!

en	Selected MFA provider has to be inactive to perform this action!
de	Der ausgewählte Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider muss inaktiv sein, um diese Aktion ausführen zu können!

en	Selected MFA provider has to be unlocked to perform this action!
de	Der ausgewählte Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider muss entsperrt sein, um diese Aktion ausführen zu können!

en	Setup instructions
de	Einrichtungsanleitung

en	Close setup instructions
de	Einrichtungs-Anweisungen schließen

en	Set up %s
de	%s einrichten

en	Edit %s
de	%s bearbeiten

en	Default provider
de	Standard-Provider

en	Select this as your default provider for login into the TYPO3 backend.
de	Wählen Sie diesen Provider als Ihren Standard-Provider für den Login in das TYPO3 Backend aus.

en	Use as default provider
de	Als Standard-Provider verwenden

en	Deactivate provider
de	Provider deaktivieren

en	If you don't want to use this provider anymore, you can deactivate it here.
de	Falls Sie diesen Provider nicht länger verwenden möchten, können Sie ihn hier deaktivieren.

en	Deactivate %s
de	%s deaktivieren

en	Deactivate this provider
de	Diesen Provider deaktivieren

en	Could not activate MFA provider %s. Please try again.
de	Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider %s konnte nicht aktiviert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.

en	Successfully activated MFA provider %s.
de	Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider %s erfolgreich aktiviert.

en	Could not deactivate MFA provider %s. Please try again.
de	Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider %s konnte nicht deaktiviert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.

en	Successfully deactivated MFA provider %s.
de	Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider %s erfolgreich deaktiviert.

en	Could not unlock MFA provider %s. Please try again.
de	Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider %s konnte nicht entsperrt werden. Bitte versuchen Sie es erneut.

en	Successfully unlocked MFA provider %s.
de	Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider %s wurde erfolgreich entsperrt.

en	Could not update MFA provider %s. Please try again.
de	Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider %s konnte nicht aktualisiert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.

en	Successfully updated MFA provider %s.
de	Multi-Faktor-Authentifizierungs-Provider %s erfolgreich aktualisiert.

en	Authentication was not successful.
de	Authentifizierung war nicht erfolgreich.

en	Verify
de	Verifizieren

en	Go back
de	Zurück

en	This provider is temporarily locked!
de	Dieser Provider ist vorübergehend gesperrt!

en	Alternative providers
de	Alternative Provider

en	Use %s
de	Verwende %s

en	Set up %s
de	%s einrichten

en	Set up MFA
de	MFA einrichten

en	%s requires you setting up MFA to secure your account. Please select one of the available providers below.
de	%s erfordert, dass Sie MFA einrichten, um Ihr Konto zu sichern. Bitte wählen Sie einen der verfügbaren Anbieter unten.

en	You are required to set up MFA. However, there are no MFA providers available for you to use. This might be a misconfiguration. Please get in touch with your administrator to find a solution.
de	Sie müssen MFA einrichten, aber es stehen Ihnen keine MFA-Anbieter zur Verfügung. Dies könnte eine Fehlkonfiguration sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator, um eine Lösung zu finden.

en	Go back
de	Zurück

en	Setup
de	Einrichten

en	Cancel
de	Abbrechen

en	MFA setup successful
de	MFA-Einrichtung erfolgreich

en	You have successfully activated MFA provider %s. This provider was also automatically set as your default provider. You can change this at any time in your user settings.
de	Sie haben erfolgreich den MFA-Anbieter %s aktiviert. Dieser Provider wurde auch automatisch als Ihr Standardprovider festgelegt. Sie können dies jederzeit in Ihren Benutzereinstellungen ändern.

en	Success
de	Erfolgreich

en	An error occurred
de	Es ist ein Fehler aufgetreten

en	Invalid request could not be processed
de	Ungültige Anfrage konnte nicht verarbeitet werden

en	Your are not allowed to perform this action
de	Sie sind nicht berechtigt, diese Aktion durchzuführen

en	No provider has been deactivated
de	Kein Provider wurde deaktiviert

en	Successfully deactivated all active providers for user %s
de	Alle aktiven Provider für Benutzer %s erfolgreich deaktiviert

en	Provider %s could not be found
de	Provider %s konnte nicht gefunden werden

en	Could not deactivate provider %s
de	Provider %s konnte nicht deaktiviert werden

en	Successfully deactivated provider %s for user %s
de	Provider %s für Benutzer %s erfolgreich deaktiviert