en	The password must match the following requirements:
de	Das Passwort muss den folgenden Anforderungen entsprechen:

en	Minimum length: %d chars
de	Minimale Länge: %d Zeichen

en	At least one upper case char
de	Mindestens ein Großbuchstabe

en	At least one lower case char
de	Mindestens ein Kleinbuchstabe

en	At least one digit
de	Mindestens eine Ziffer

en	At least one special char
de	Mindestens ein Sonderzeichen

en	Must be different from current password
de	Muss sich vom aktuellen Passwort unterscheiden

en	The password is too short. Minimum length is %d chars
de	Das Passwort ist zu kurz. Die Mindestlänge beträgt %d Zeichen

en	The password must at least contain one upper case char
de	Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten

en	The password must at least contain one lower case char
de	Das Passwort muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten

en	The password must at least contain one digit
de	Das Passwort muss mindestens eine Ziffer enthalten

en	The password must at least contain one special char
de	Das Passwort muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten

en	The password must be different from the old password
de	Das Passwort muss sich vom alten Passwort unterscheiden

en	Password not saved ({table}:{uid}):
de	Passwort wurde nicht gespeichert ({table}:{uid}):