en	LinkValidator

en	Introduction
de	Einleitung

en	Check links for validity
de	Links auf Gültigkeit überprüfen

en	Overview of links on website
de	Überblick der Links auf der Website

en	Overview - choose options to check the links
de	Überblick - Wählen Sie aus den folgenden Optionen, um die Links zu prüfen

en	Total amounts in tt_content
de	Anzahl in tt_content

en	Records with ext. links
de	Datensätze mit ext. Links:

en	External links
de	Externe Links:

en	Amounts from actual branch in tt_content
de	Anzahl aus aktuellem Teilbereich in tt_content

en	Records with ext. links
de	Datensätze mit ext. Links:

en	External links
de	Externe Links:

en	Attention
de	Achtung:

en	Checking links may take up to several minutes. Checking ONE link can last up to 3 seconds.
de	Die Überprüfung kann mehrere Minuten dauern. Die Überprüfung eines einzelnen Links kann bis zu 3 Sekunden benötigen.

en	Report
de	Bericht

en	Check Links
de	Links überprüfen

en	Show these types of broken links
de	Diese Typen defekter Links zeigen

en	Check these types of broken links
de	Diese Typen defekter Links prüfen

en	Show this level
de	Diese Ebenen zeigen

en	Check this level
de	Diese Ebenen prüfen

en	Broken links total
de	Defekte Links insgesamt:

en	Internal Links
de	Interne Links:

en	File Links
de	Dateilinks:

en	External Links
de	Externe Links:

en	Refresh display
de	Ansicht aktualisieren

en	Check links
de	Links überprüfen

en	Listing of broken links
de	Auflistung defekter Links

en	Path
de	Pfad

en	Element

en	Link

en	URL / Link Target
de	URL/Linkziel

en	Error message
de	Fehlermeldung

en	Last check
de	Letzte Überprüfung

en	Edit element containing this broken link
de	Das Element, das diesen defekten Link enthält, bearbeiten

en	(Field: %s)
de	(Feld: %s)

en	no headline
de	keine Überschrift

en	Page '###title###' (###uid###) is deleted.
de	Seite '###title###' (###uid###) ist gelöscht.

en	Page '###title###' (###uid###) is not visible.
de	Seite '###title###' (###uid###) ist nicht sichtbar.

en	Page (###uid###) does not exist.
de	Seite (###uid###) existiert nicht.

en	Element '###title###' (###uid###) is not located on page ###wrongpage###, but on page ###rightpage###.
de	Element '###title###' (###uid###) befindet sich nicht auf Seite ###wrongpage###, sondern auf Seite ###rightpage###.

en	Element '###title###' (###uid###) is deleted.
de	Element '###title###' (###uid###) ist gelöscht.

en	Element '###title###' (###uid###) is not visible.
de	Element '###title###' (###uid###) ist nicht sichtbar.

en	Element (###uid###) does not exist.
de	Element (###uid###) existiert nicht.

en	###title### row (###uid###) is not visible.
de	Zeile '###title###' (###uid###) ist nicht sichtbar.

en	###title### row (###uid###) is deleted.
de	Zeile ###title### (###uid###) ist gelöscht.

en	Linked
de	<!-- hier keinen Text einfügen -->

en	Row (###uid###) does not exist.
de	Zeile (###uid###) existiert nicht.

en	No information about the error is available.
de	Zu diesem Fehler gibt es keine Information.

en	External Link not reachable.
de	Das Ziel des externen Links ist nicht erreichbar.

en	A redirect loop occurred. (%s: %s)
de	Es ist eine Weiterleitungsschleife aufgetreten. (%s: %s)

en	Too many redirects.
de	Zu viele Umleitungen.

en	File doesn't exist.
de	Datei existiert nicht.

en	Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
de	Timeout. Das angegebene Zeitfenster für die Anfrage wurde überschritten.

en	External link is broken.
de	Externer Link nicht aufrufbar.

en	Could not resolve host. The given remote host was not resolved.
de	Host konnte nicht aufgelöst werden. Der angegebene Host wurde nicht aufgelöst.

en	Failure with receiving network data.
de	Fehler beim Empfangen der Netzwerkdaten.

en	An error occurred (%s): "%s".
de	Es ist ein Fehler aufgetreten (%s): "%s".

en	Exception: %s
de	Ausnahme: %s

en	Network error / invalid domain
de	Netzwerkfehler/Domain ungültig

en	Multiple Choices (300).
de	Mehrere Auswahlmöglichkeiten (300).

en	Use proxy (305).
de	Proxy verwenden (305).

en	Accessing this address is not allowed (403).
de	Der Zugriff auf diese URL ist nicht erlaubt (403).

en	The requested url was not found (404).
de	Die angeforderte URL wurde nicht gefunden (404).

en	Internal Server Error (500)
de	Interner Serverfehler (500)

en	External Link returned HTTP error code (%s).
de	Der externe Link gab einen Fehlercode zurück (%s).

en	Unsupported protocol.
de	Nicht unterstütztes Protokoll.

en	Initialization failed.
de	Initialisierung fehlgeschlagen.

en	The URL was not properly formatted.
de	Die URL ist nicht korrekt formatiert.

en	Feature not supported.
de	Funktion wird nicht unterstützt.

en	Couldn't resolve proxy.
de	Proxy konnte nicht aufgelöst werden.

en	Couldn't resolve host.
de	Konnte Hostnamen nicht auflösen.

en	Failed to connect to host or proxy.
de	Konnte nicht auf externen Host oder Proxy zugreifen.

en	The remote server sent data that could not be parsed.
de	Der entfernte Server hat Daten gesendet, die nicht analysiert werden konnten.

en	Access denied.
de	Zugriff verweigert.

en	Generic HTTP/2 error.
de	Allgemeiner HTTP/2 Fehler.

en	A file transfer was shorter or larger than expected.
de	Eine Dateiübertragung war kürzer oder größer als erwartet.

en	Timeout: The remote server possibly took too long to answer.
de	Zeitüberschreitung: Der entfernte Server hat möglicherweise zu lange gebraucht, um zu antworten.

en	Problem with SSl / TLS handshake.
de	Problem mit Verschlüsselung (SSL / TLS).

en	Too many redirects.
de	Zu viele Weiterleitungen.

en	General network error. Send failed.
de	Netzwerkfehler: Fehler beim Senden.

en	General network error. Receive failed.
de	Allgemeiner Netzwerkfehler. Fehler beim Empfangen.

en	The remote server's SSL certificate was deemed not OK.
de	Das SSL-Zertifikat des Remote-Servers wurde als nicht OK eingestuft.

en	Maximum file size exceeded.
de	Maximale Dateigröße überschritten.

en	Ok

en	%1$s %2$s

en	No broken links to show!
de	Keine defekten Links anzuzeigen!

en	There are no broken links to be displayed.
de	Es gibt keine defekten Links, die hier anzuzeigen wären.

en	No access!
de	Kein Zugriff!

en	You do not have access to these listings.
de	Sie haben keinen Zugriff auf diese Auflistungen.

en	Checking links, please stand by.
de	Links werden überprüft, bitte warten.

en	Refreshing link list, please stand by.
de	Linkliste wird aktualisiert, bitte warten.

en	Needs recheck
de	Benötigt erneute Überprüfung