en	Reactions

en	System Reactions

en	Name

en	Meaningful name of the reaction
de	Aussagekräftiger Name

en	Description
de	Beschreibung

en	Additional information about the reaction.
de	Zusätzliche Informationen.

en	Identifier
de	Eindeutige Kennung

en	This is your unique reaction identifier within the TYPO3 URL
de	Das ist die eindeutige Kennung dieser Reaction in der TYPO3 URL

en	Secret
de	Geheimer Schlüssel

en	The secret is required to call the reaction from the outside. The secret can be re-created anytime, but will only be visible once (until the record got saved).
de	Der geheime Schlüssel ist erforderlich, um die Reaction von außerhalb aufzurufen. Der geheime Schlüssel kann jederzeit neu erstellt werden, ist aber nur einmal sichtbar (bis der Datensatz gespeichert wurde).

en	Generate secret token
de	Geheimen Schlüssel erzeugen

en	Reaction Type
de	Typ

en	Select the reaction type to be configured.
de	Wählen Sie den zu konfigurierenden Typ der Reaction.

en	Select a reaction
de	Typ auswählen

en	Create database record
de	Datensatz erstellen

en	Impersonate User
de	Benutzer imitieren

en	Select the user with the appropriate access rights that is allowed to add a record of this type. If in doubt, use the CLI user.
de	Wählen Sie den Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten, der einen Datensatz dieses Typs erstellen darf. Im Zweifelsfall verwenden Sie den CLI-Benutzer.

en	Table
de	Tabelle

en	Select one tables to display the corresponding fields.
de	Wählen Sie eine Tabelle aus, um die entsprechenden Felder anzuzeigen.

en	Select a table
de	Tabelle auswählen

en	Storage PID
de	Ordner/Seite zur Speicherung der Einträge

en	Select the page on which a new record is created on.
de	Wähle die Seite, auf der ein neuer Datensatz erstellt wird.

en	Fields
de	Felder

en	The available fields depend on the selected table. The usage of placeholders like ${foo.bar} is possible.
de	Die verfügbaren Felder hängen von der ausgewählten Tabelle ab. Die Verwendung von Platzhaltern wie ${foo.bar} ist möglich.

en	Configuration
de	Konfiguration

en	General configuration of the reaction.
de	Allgemeine Konfiguration dieser Reaction.

en	Additional configuration
de	Zusätzliche Konfiguration

en	Specific configuration for the selected reaction type
de	Spezifische Konfiguration für den ausgewählten Reaktionstyp

en	The selected table '%s' does not define any valid fields to be configured.
de	Die ausgewählte Tabelle '%s' enthält keine gültigen Felder, die konfiguriert werden können.