en	
de	globale ID der Suchergebnisseite:Dieser Wert kann am Inhaltselement individuell überschrieben werden.

en	
de	Kartentyp

en	
de	Google API Schlüssel:Wird für die Verwendung der Google APIs (z.B. Maps) benötigt.

en	
de	Suchradius:Gilt für alle Inhaltselemente.

en	
de	DRK Kleidercontainersuche

en	
de	Anzeige

en	
de	Suchformular

en	
de	Eingangsanzeige

en	
de	Suchformular

en	
de	Suchergebnis

en	
de	Ergebnisseite

en	
de	Vorselektierung

en	
de	Zeige keine Überschriften an

en	
de	Karte mit Standorten anzeigen

en	
de	Keine

en	
de	Homepage