en	Target page of Donate Button
de	Zielseite des Spenden-Button

en	Overwrites the target page of the donate button for the current and all subpages
de	Überschreibt die Zielseite des Spenden-Buttons für die aktuelle und alle Unterseiten

en	Select donation purpose on target page
de	Auswahl des Spendenziels auf der Zielseite

en	Overwrites the donation purpose of the donate button for the current and all subpages
de	Überschreibt das Spendenziel des Spenden-Buttons für die aktuelle und alle Unterseiten

en	Select donation amount on target page
de	Auswahl des Spendenwertes auf der Zielseite

en	Overwrites the donation amount of the donate button for the current and all subpages
de	Überschreibt den Spendenwert des Spenden-Buttons für die aktuelle und alle Unterseiten

en	Deactivate the sticky donation CTA box (bottom right)
de	Deaktivieren Sie die sticky Spenden-CTA-Box (unten rechts)